GBP/USD چشم انداز خنثی دارد

طی هفته گذشته، مجموعه ای از داده ها و رویدادهای اقتصادی با تاثیر بالا، هم بر پوند انگلیس و هم بر دلار آمریکا تأثیر گذاشتند. در حالی که فدرال رزرو و BoE (بانک انگلستان) افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره را اعلام کردند، اعلام اخیر تورم بریتانیا مانع از پیشرفت بیشتر شد. با رسیدن CPI اصلی به 6.2 درصد، نرخ تورم سالانه به 10.4 درصد افزایش یافت، هر دو این سطوح بالاتر از حد انتظار بودند، اعلام تورم دو رقمی یک تهدید بزرگ برای پوند است.

The post GBP/USD چشم انداز خنثی دارد appeared first on CMPRO NEWS.